4 16 64 256 1k 4k 16k 64k 256k 1M 4M 16M 0

100

200

300

400

500

600

700

800

Stride nanoseconds

IBM SP-2 Cache Test 4k 8k 16k 32k 64k 128k 256k 512k 1M 2M 4M 8M 16M 32M 64M